LOG_DSP_ENTER
LOG_DSP_LEAVE
LOG_INH_ENTER
LOG_INH_LEAVE
LOG_EXC_ENTER
LOG_EXC_LEAVE
SIL_DLY_TIM1
SIL_DLY_TIM2
INTATR_TIMER
