SIL_ENDIAN_BIG,true,bool,defined(SIL_ENDIAN_BIG)
SIL_ENDIAN_LITTLE,true,bool,defined(SIL_ENDIAN_LITTLE)
TA_NULL
TA_ACT
TA_RSTR
TA_STA
TA_CLR
TA_NONKERNEL
TA_ENAINT
TA_EDGE
DEFAULT_ISTKSZ
TMIN_TPRI,,signed
TMAX_TPRI,,signed
TMIN_ISRPRI,,signed
TMAX_ISRPRI,,signed
TBIT_FLGPTN
TMAX_MAXCYC
TMAX_MAXALM
TMAX_RELTIM
TMIN_INTPRI,,signed
TMIN_TSKID,,signed
TMIN_FLGID,,signed
TMIN_DTQID,,signed
TMIN_CYCID,,signed
TMIN_ALMID,,signed
OMIT_INITIALIZE_INTERRUPT,true,bool,defined(OMIT_INITIALIZE_INTERRUPT)
OMIT_INITIALIZE_EXCEPTION,true,bool,defined(OMIT_INITIALIZE_EXCEPTION)
TARGET_TSKATR,,,defined(TARGET_TSKATR),0
TARGET_INTATR,,,defined(TARGET_INTATR),0
TARGET_INHATR,,,defined(TARGET_INHATR),0
TARGET_ISRATR,,,defined(TARGET_ISRATR),0
TARGET_EXCATR,,,defined(TARGET_EXCATR),0
TARGET_MIN_STKSZ,,,defined(TARGET_MIN_STKSZ),1
TARGET_MIN_ISTKSZ,,,defined(TARGET_MIN_ISTKSZ),1
sizeof_ID,sizeof(ID)
sizeof_uint_t,sizeof(uint_t)
sizeof_SIZE,sizeof(SIZE)
sizeof_ATR,sizeof(ATR)
sizeof_PRI,sizeof(PRI)
sizeof_void_ptr,sizeof(void*)
sizeof_VP,sizeof(void*)
sizeof_intptr_t,sizeof(intptr_t)
sizeof_FP,sizeof(FP)
sizeof_INHNO,sizeof(INHNO)
sizeof_INTNO,sizeof(INTNO)
sizeof_EXCNO,sizeof(EXCNO)
CHECK_FUNC_ALIGN,,,defined(CHECK_FUNC_ALIGN),1
CHECK_STACK_ALIGN,,,defined(CHECK_STACK_ALIGN),1
sizeof_TASK,sizeof(TASK)
sizeof_CYCHDR,sizeof(CYCHDR)
sizeof_ALMHDR,sizeof(ALMHDR)
